SPECTROPOLARIMETER LOG SHEET page of

OBSERVERS: DATE: FILENAME: WEATHER: CCD: PIC FMT:[ : , : ] BIN[x,y]: x GAIN(e�/adu): READ NOISE(e�): TEL. FOCUS: DEWAR TEMP: COLL. FOCUS: CAM. FOCUS:

PIC# OBJECT EXPOSGRATANGLAPTFILTLCSEQINROT X COMMENTS